jQuery UI Multiselect (7.x-1.0-alpha1) - en to cs translation catalogue (4 entries)

en: User interface
cs: Uživatelské rozhraní

en: Width
cs: Šířka

en: Height
cs: Výška

en: Sortable
cs: Lze řadit
