jQuery UI Multiselect (7.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: User interface
target: رابط کاربری

en: Width
target: عرض

en: Height
target: ارتفاع

en: Sortable
target: قابل مرتب‌سازی

en: Left
target: چپ

en: Right
target: راست
