jQuery UI Multiselect (7.x-1.0-alpha1) - en to hy translation catalogue (4 entries)

en: User interface
hy: Օգտագործողի ինտերֆեյսը

en: Width
hy: Լայնություն

en: Height
hy: Բարձրություն

en: Left
hy: Ձախ
