jQuery UI Multiselect (7.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: User interface
target: 用户界面

en: Width
target: 宽度

en: Height
target: 高度

en: Sortable
target: 可排序

en: Left
target: 左

en: Right
target: 右
