jQuery UI Multiselect (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: User interface
target: 使用者介面

en: Width
target: 寬度

en: Height
target: 高度

en: Sortable
target: 可排序的

en: Left
target: 左邊

en: Right
target: 右邊
