jQuery UI MultiSelect Widget (7.x-1.1) - en to it translation catalogue (4 entries)

en: User interface
it: Interfaccia utente

en: Height
it: Altezza

en: Check all
it: Seleziona tutto

en: Uncheck all
it: Deseleziona tutto
