jQuery UI MultiSelect Widget (7.x-1.10) - en to kn translation catalogue (4 entries)

en: User interface
kn: ಬಳೆಕೆದಾರರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್

en: Filter
kn: ಶೋಧಕ(Filter)

en: Height
kn: ಎತ್ತರ

en: Installed
kn: ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ
