jQuery UI MultiSelect Widget (7.x-1.4) - en to km translation catalogue (3 entries)

en: User interface
km: ចំណុច​ប្រទាក់​អ្នក​ប្រើ

en: Filter
km: តម្រង

en: Height
km: កម្ពស់
