jQuery UI MultiSelect Widget (7.x-1.6) - en to cs translation catalogue (5 entries)

en: User interface
cs: Uživatelské rozhraní

en: Filter
cs: Filtr

en: Height
cs: Výška

en: Check all
cs: Zaškrtnout vše

en: Uncheck all
cs: Odškrtnout vše
