jQuery UI MultiSelect Widget (7.x-1.7) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: User interface
target: رابط کاربری

en: Filter
target: فیلتر

en: Height
target: ارتفاع

en: Not installed
target: نصب نشده است

en: Installed
target: نصب شده

en: Check all
target: انتخاب همه
