jQuery UI MultiSelect Widget (7.x-1.8) - en to es translation catalogue (7 entries)

en: User interface
es: Interfaz de usuario

en: Filter
es: Filtro

en: Height
es: Alto

en: Not installed
es: No instalado

en: Installed
es: Instalado

en: Check all
es: Marcar todo

en: Uncheck all
es: Desmarcar todo
