jQuery webks Responsive Table (7.x-1.0-rc5) - en to kn translation catalogue (2 entries)

en: User interface
kn: ಬಳೆಕೆದಾರರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್

en: Installed
kn: ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ
