High-performance JavaScript callback handler (7.x-1.0-beta1) - en to vi translation catalogue (2 entries)

en: Installed correctly
vi: Đã cài đặt chính xác

en: Enable clean URLs
vi: Kích hoạt tính năng URL gọn
