JS injector (7.x-2.1) - en to unknown language translation catalogue (29 entries)

en: Title
target: 標題

en: Pages
target: 頁面

en: Delete
target: 刪除

en: Actions
target: 動作

en: Cancel
target: 取消

en: Description
target: 描述

en: This action cannot be undone.
target: 這個動作無法被復原。

en: Save
target: 儲存

en: Are you sure you want to delete %title?
target: 您確定要刪除 %title？

en: All
target: 所有

en: Header
target: 頁首

en: Footer
target: 頁尾選單

en: Location
target: 位置

en: Media
target: 媒體

en: Exists
target: 存在

en: Delete rule
target: 刪除規則

en: Enter one page per line as Drupal paths. The '*' character is a wildcard. Example paths are %blog for the blog page and %blog-wildcard for every personal blog. %front is the front page.
target: 每行輸入一個 Drupal 的頁面路徑。可以使用萬用字元 '*'。例如，部落格的路徑是%blog，而%blog-wildcard 則代表是每個使用者的個人部落格。%front 則代表網站首頁。

en: If the PHP-mode is chosen, enter PHP code between %php. Note that executing incorrect PHP-code can break your Drupal site.
target: 如果選擇了 PHP 模式，請在 %php 之間輸入 PHP程式碼。請注意，執行不正確的 PHP程式碼，可能會破壞你的 Drupal 網站。

en: The directory %directory is not writable
target: 目錄 %directory 無法寫入資料。

en: Edit rule
target: 編輯規則

en: Create a new rule
target: 建立新的規則

en: Add on every page except the listed pages.
target: 加入除列出頁面以外的所有頁面。

en: Add on only the listed pages.
target: 只加入列出的頁面。

en: Print
target: 列印

en: Add tracking to specific pages
target: 為特定頁面新增跟蹤代碼

en: Specify pages by using their paths. Enter one path per line. The '*' character is a wildcard. Example paths are %blog for the blog page and %blog-wildcard for every personal blog. %front is the front page.
target: 依照頁面的路徑來指定它們。每一行輸入一個路徑。'*' 為萬用字元。例如 %blog 代表部落格頁面，而 %blog-* 則代表每個個人部落格。%front 代表首頁。

en: Pages on which this PHP code returns <code>TRUE</code> (experts only)
target: 當這份 PHP 程式碼執行結果傳回 <code>TRUE</code> 時才會顯示的頁面 (僅供瞭解運作原理的專家使用)

en: Pages or PHP code
target: 頁面或 PHP 程式碼

en: If the PHP option is chosen, enter PHP code between %php. Note that executing incorrect PHP code can break your Drupal site.
target: 如果選用了 PHP，請在 %php 之間輸入 PHP 程式碼。務請注意，如果 PHP 程式碼不能正確執行的話，有可能會損壞您的 Drupal 站台。
