JavaScript Manager (7.x-1.0) - en to hi translation catalogue (7 entries)

en: User interface
hi: उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस

en: Operations
hi: कार्यवाही

en: Type
hi: प्रकार

en: Weight
hi: मान

en: URL
hi: यूआरएल

en: Inline
hi: पंक्ति में

en: External
hi: बाहरी
