JavaScript Manager (7.x-1.0) - en to vi translation catalogue (8 entries)

en: User interface
vi: Giao diện người dùng

en: Operations
vi: Thao tác

en: Type
vi: Kiểu

en: Weight
vi: Độ nặng

en: Inline
vi: Trên cùng dòng

en: External
vi: Bên ngoài

en: Scope
vi: Phạm vi

en: Storage
vi: Bộ lưu trữ
