jQuery UI Slider Field (7.x-1.0-alpha2) - en to dz translation catalogue (3 entries)

en: User interface
dz: ངོས་འདྲ་བ་ལག་ལེན་འཐབ།

en: Default
dz: སྔོན་སྒྲིག

en: Custom
dz: སྲོལ་སྒྲིག་
