Javascript Timer (7.x-1.2) - en to is translation catalogue (5 entries)

en: 1 hour
is: 1 klst

en: 1 minute
is: 1 mínúta

en: @count hours
is: @count klst

en: @count days
is: @count daga

en: @count years
is: @count ár
