Juicebox HTML5 Responsive Image Galleries (7.x-2.0-beta2) - en to ar translation catalogue (6 entries)

en: None
ar: لا شيء

en: Field
ar: الحقل

en: Unknown
ar: غير معروف

en: Header
ar: الترويسة

en: Footer
ar: التذييل

en: None (original image)
ar: لا يوجد (الصورة الأصلية)
