en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Enabled
target: Ativado

en: Password
target: Senha

en: Update
target: Atualizar

en: Not found
target: Não encontrado

en: Domain
target: Domínio

en: The testing framework could not be installed because the PHP <a href="@curl_url">cURL</a> library is not available.
target: A arquitetura de testes não pôde ser instalada porque a biblioteca PHP <a href="@curl_url">cURL</a> não está disponível.
