Kalatheme (7.x-3.0-rc3) - en to unknown language translation catalogue (59 entries)

en: Home
target: خانه

en: Save configuration
target: ذخیره پیکربندی

en: content
target: محتوا

en: Actions
target: عملکردها

en: error
target: خطا

en: Add
target: افزودن

en: Modules
target: ماژول‌ها

en: Error
target: خطا

en: Number of columns
target: تعداد ستون‌ها

en: Horizontal
target: افقی

en: Vertical
target: عمودی

en: Warning
target: اخطار

en: OK
target: موافقت

en: ‹ previous
target: ‹ قبلی

en: next ›
target: بعدی ›

en: Allowed values list
target: فهرست مقادیر مجاز

en: Alignment
target: تراز

en: Info
target: اطلاعات

en: warning
target: هشدار

en: Themes
target: پوسته‌ها

en: Permission
target: مجوز

en: « first
target: « ابتدا

en: last »
target: انتها »

en: ok
target: قبول

en: Recommended version:
target: نسخه توصیه شده:

en: Security update:
target: به‌روزرسانی امنیتی:

en: Latest version:
target: آخرین نسخه:

en: Development version:
target: نسخه در حال توسعه:

en: Also available:
target: همچنین در دسترس است:

en: Skip to main content
target: رفتن به محتوای اصلی

en: Error message
target: پیغام خطا

en: Drupal core
target: هسته دروپال

en: Warning message
target: پیغام هشدار

en: Primary tabs
target: تب‌های اولیه

en: Add new content
target: افزودن محتوای جدید

en: Main menu
target: منوی اصلی

en: @current of @max
target: @current از @max

en: Search form
target: فرم جستجو

en: Includes: %includes
target: عبارتند از: %includes

en: Disabled modules
target: ماژول‌های غیرفعال

en: Disabled themes
target: پوسته‌های غیرفعال

en: Styles
target: استایل ها

en: Secondary menu
target: منوی ثانویه

en: (active tab)
target: (لبه فعال)

en: Status message
target: پیغام وضعیت

en: Error installing / updating
target: خطا در نصب / به‌روزرسانی

en: Installed %project_name successfully
target: %project_name با موفقیت نصب شد

en: Installation was completed successfully. Your site has been taken out of maintenance mode.
target: نصب با موفقیت انجام شد. سایت شما از حالت تعمیر بیرون آورده شد.

en: Installation was completed successfully.
target: نصب با موفقیت انجام شد.

en: Installation failed! See the log below for more information.
target: نصب ناموفق بود! برای اطلاعات بیشتر گزارش رویداد زیر را ببینید.

en: Installation failed! See the log below for more information. Your site is still in maintenance mode.
target: به روزرسانی انجام نشد! برای اطلاعات بیشتر گزارش زیر را مشاهده کنید. سایت شما هنوز در حالت تعمیر و نگهداری قرار دارد.

en: Provided archive contains no files.
target: فایل آرشیو بارگذاری شده حاوی فایلی نیست.

en: Includes:
target: شامل:

en: Enabled: %includes
target: فعال: %includes

en: Disabled: %disabled
target: غیرفعال: %disabled

en: Depends on: !basethemes
target: وابسته به: !basethemes

en: Required by: %subthemes
target: ضروری برای: %subthemes

en: Update manager
target: به‌روز رسان

en: The possible values this field can contain. Enter one value per line, in the format key|label.
target: مقادیر مجازی که این فیلد می‌تواند داشته باشد. هر مقدار را در یک سطر به صورت کلید|مقدار وارد کنید.
