Localization client (7.x-1.0-beta1) - en to eo translation catalogue (3 entries)

en: Translated
eo: Tradukita

en: Translation rejected by remote server. Reason: %reason
eo: Traduko estis malakceptita de fora servilo. Kaŭzo %reason

en: Translate strings
eo: Traduku ĉenojn
