LABjs (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: An AJAX HTTP error occurred.
target: 发生一个AJAX HTTP错误。

en: HTTP Result Code: !status
target: HTTP返回代码：!status

en: An AJAX HTTP request terminated abnormally.
target: 一个AJAX HTTP请求异常终止。

en: Debugging information follows.
target: 调试信息如下。

en: Path: !uri
target: 路径：!uri

en: StatusText: !statusText
target: 状态文本: !statusText

en: ResponseText: !responseText
target: 响应文本： !responseText

en: ReadyState: !readyState
target: 准备状态： !readyState
