LABjs (7.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Pages
target: صفحه‌ها

en: An AJAX HTTP error occurred.
target: یک خطای AJAX HTTP رخ داده است.

en: HTTP Result Code: !status
target: کد نتیجه HTTP: !status

en: An AJAX HTTP request terminated abnormally.
target: یک درخواست AJAX HTTP به صورت غیرعادی خاتمه یافت.

en: Debugging information follows.
target: اطلاعات اشکال‌زدایی در ادامه آمده است.

en: Path: !uri
target: مسیر: !uri

en: StatusText: !statusText
target: متن وضعیت: !statusText

en: ResponseText: !responseText
target: متن پاسخ: !responseText

en: ReadyState: !readyState
target: وضعیت آمادگی: !readyState
