Lightweight Directory Access Protocol (7.x-1.0-beta11) - en to unknown language translation catalogue (20 entries)

en: Save configuration
target: அமைவடிவத்தை சேமிக்குக

en: delete
target: நீக்குக

en: Status
target: நிலை

en: Delete
target: நீக்குக

en: Operations
target: செயல்பாடுகள்

en: Type
target: வகை

en: List
target: பட்டியல்

en: disabled
target: செயலற்றதாக்கப்பட்டது

en: Cancel
target: (இ)ரத்து செய்க

en: Description
target: விவரிப்பு

en: Enabled
target: இயலுமைப்படுத்தப்பட்டது

en: Yes
target: ஆம்

en: No
target: இல்லை

en: This action cannot be undone.
target: இந்தச் செயல் முடிக்கப்படாமல் இருக்க முடியாது.

en: none
target: இல்லை

en: Name
target: பெயர்

en: edit
target: தொகுக்க

en: Help
target: உதவி

en: Filter
target: வடிகட்டி

en: warning
target: எச்சரிக்கை
