Lexicon (7.x-1.10) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Save configuration
target: அமைவடிவத்தை சேமிக்குக

en: disabled
target: செயலற்றதாக்கப்பட்டது

en: Disabled
target: செயலற்றதாக்கப்பட்டது

en: Enabled
target: இயலுமைப்படுத்தப்பட்டது

en: none
target: இல்லை

en: Update interval
target: இற்றைப்படுத்தல் இடைவெளி
