Lightbox2 (7.x-2.4) - en to unknown language translation catalogue (34 entries)

en: User interface
target: Interface do utilizador

en: Slideshow
target: Diaporama

en: Previous
target: Anterior

en: Image !current of !total
target: Imagem !current de !total

en: Next
target: Seguinte

en: Pages
target: Páginas

en: Save configuration
target: Guardar configuração

en: Disabled
target: Desativado

en: Overview
target: Vista global

en: Login
target: Entrar

en: Filename
target: Nome do ficheiro

en: Display
target: Mostrar

en: Advanced settings
target: Definições avançadas

en: Header
target: Cabeçalho

en: Footer
target: Rodapé

en: Width
target: Largura

en: Height
target: Altura

en: General
target: Geral

en: Close
target: Fechar

en: Hidden
target: Oculto

en: Default height
target: Altura predefinida

en: Default width
target: Largura predefinida

en: Allowed HTML tags
target: Etiquetas de HTML permitidas

en: Features
target: Funcionalidades

en: Caption
target: Legenda

en: Keyboard shortcuts
target: Os atalhos de teclado

en: press !x to close
target: pressione !x para fechar

en: <None>
target: -Nenhum-

en: Usage
target: Utilização

en: Layout settings
target: Definições da disposição

en: Keyboard Shortcuts
target: Atalhos de Teclado

en: Text settings
target: Configurações de texto

en: Provide custom text or link.
target: Fornecer texto ou ligação personalizada.

en: Image style
target: Estilo da imagem
