Lightgallery (7.x-1.0) - en to ro translation catalogue (16 entries)

en: Download
ro: Descarcă

en: None
ro: Nimic

en: Not found
ro: Nu s-a găsit

en: Width
ro: Lățime

en: Height
ro: Înălțime

en: Scale
ro: Scalare

en: Loop
ro: Buclă

en: Counter
ro: Numărător

en: Position
ro: Poziţie

en: Transition
ro: Tranziție

en: Left
ro: Stânga

en: Right
ro: Dreapta

en: Installed
ro: Instalat

en: Pager
ro: Paginator

en: Title field
ro: Câmp titlu

en: None (original image)
ro: Nimic (imagine originală)
