Lightgallery (7.x-1.0) - en to ug translation catalogue (11 entries)

en: None
ug: يوق

en: Not found
ug: تاپالمىدى

en: Width
ug: كەڭلىكى

en: Height
ug: ئېگىزلىكى

en: Scale
ug: شكالا

en: Loop
ug: دەۋرىي

en: Middle
ug: ئوتتۇرا

en: Controls
ug: كونترول

en: Left
ug: سولغا توغرىلاش

en: Right
ug: ئوڭغا توغرىلاش

en: Preload
ug: ئالدىن ئوقۇش
