Lightgallery (7.x-1.0) - en to oc translation catalogue (16 entries)

en: Download
oc: Telecargament

en: None
oc: Pas cap

en: Not found
oc: Pas trobat

en: Width
oc: Largor

en: Height
oc: Nautor

en: Scale
oc: Metre a l'escala

en: Loop
oc: Bocla

en: Position
oc: Posicion

en: Middle
oc: Mitan

en: Controls
oc: Contraròtles

en: Transition
oc: Transicion

en: Left
oc: Esquèrra

en: Right
oc: Dreita

en: Installed
oc: Installat

en: Pager
oc: Paginacion

en: None (original image)
oc: Pas cap (imatge original)
