Lightgallery (7.x-1.0) - en to ps translation catalogue (10 entries)

en: Download
ps: ښکته کړئ

en: None
ps: هېڅ يو

en: Width
ps: پلنوالى

en: Height
ps: لوړوالی

en: Scale
ps: درجه

en: Position
ps: ځاى

en: Left
ps: کيڼ

en: Right
ps: ښی

en: Installed
ps: لګول شوي

en: Title field
ps: سرليک ډګر
