Lingotek Translation (7.x-1.1) - en to mr translation catalogue (7 entries)

en: Disabled
mr: असमर्थ

en: Enabled
mr: समर्थ

en: Project
mr: प्रकल्प

en: True
mr: सत्य

en: False
mr: चूक

en: Update
mr: अपडेट

en: Never
mr: कधीही नाही
