Lingotek Translation (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: True
target: صحیح

en: False
target: غلط

en: Update
target: به‌روزرسانی

en: Always
target: همیشه

en: Never
target: هیچوقت
