Link (7.x-1.0-beta1) - en to ko translation catalogue (60 entries)

en: Title
ko: 제목

en: Link
ko: 링크

en: Link Target
ko: 링크 대상

en: Placeholder tokens
ko: 자리표시자 토큰

en: The following placeholder tokens can be used in both paths and titles. When used in a path or title, they will be replaced with the appropriate values.
ko: 다음 자리표시자 토큰은 제목과 경로 모두에 사용될 수 있습니다. 경로 또는 제목에 사용되는 경우 이들은 적절한 값으로 대체 될 겁니다.

en: Optional Title
ko: 제목 생략 허용

en: Required Title
ko: 제목 강제하기

en: No Title
ko: 제목 없음

en: Link Title
ko: 링크 제목

en: URL Display Cutoff
ko: 표시할 URL 자르기

en: If the user does not include a title for this link, the URL will be used as the title. When should the link title be trimmed and finished with an elipsis (&hellip;)? Leave blank for no limit.
ko: 사용자가 이 링크에 대한 제목을 입력하지 않으면 URL 자체를 표시합니다. 링크 제목을 몇 자부터 말줄임표(&hellip;)로 표시할까요? 공란으로 두면 줄이지 않습니다.

en: Default (no target attribute)
ko: 기본 (대상 속성 없음)

en: Open link in window root
ko: 링크를 현재 창에 열기

en: Open link in new window
ko: 링크를 새 창에 열기

en: Allow the user to choose
ko: 사용자의 선택 허용하기

en: Additional CSS Class
ko: 추가 CSS 클래스

en: Titles are required for all links.
ko: 제목은 모든 링크에 필요합니다.

en: Open URL in a New Window
ko: URL 새 창에서 열기

en: Defines simple link field types.
ko: 간단한 링크 필드 형식을 정의합니다.

en: Fields
ko: 필드

en: Link URL
ko: 링크 URL

en: Wildcard
ko: 와일드카드

en: Protocol
ko: 프로토콜

en: Optional URL
ko: URL 생략 허용

en: Allow user-entered tokens
ko: 사용자 입력 토큰 허용하기

en: Rel Attribute
ko: Rel 속성

en: When output, this link will have this rel attribute. The most common usage is <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Nofollow">rel=&quot;nofollow&quot;</a> which prevents some search engines from spidering entered links.
ko: 이 링크를 출력할 때 이 rel 속성을 사용합니다. 보통 <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Nofollow">rel=&quot;nofollow&quot;</a> 처럼 검색 엔진이 입력한 링크를 타고 들어가지 못하도록 하는데 사용하기도 합니다.

en: At least one title or URL must be entered.
ko: 제목 혹은 URL 둘 중 하나는 입력해야 합니다.

en: You cannot enter a title without a link url.
ko: 링크 url 없이 제목을 입력할 수 없습니다.

en: Title, as link (default)
ko: 제목, 링크로 (기본)

en: URL, as link
ko: URL, 링크로

en: Short, as link with title "Link"
ko: 짧게, "링크"라는 제목과 함께 링크로

en: Label, as link with label as title
ko: 레이블, 제목을 레이블로 해서 링크로

en: Separate title and URL
ko: 제목과 URL 분리

en: Validator
ko: 검증

en: Is one of
ko: 다음 중 하나입니다

en: The title to use when this argument is present; it will override the title of the view and titles from previous arguments. You can use percent substitution here to replace with argument titles. Use "%1" for the first argument, "%2" for the second, etc.
ko: 이 매개변수가 있을 때 사용할 제목입니다. 이 제목은 조회 시 제목과 이전 매개변수로부터의 제목을 대체합니다. 매개변수 제목으로 대체하기 위해서 퍼센트 대치어를 사용할 수 있습니다. 첫 번째 매개변수는 "%1", 두 번째는 "%2" 이런 식입니다.

en: Action to take if argument is not present
ko: 매개변수가 없을 때 실행할 액션

en: If this value is received as an argument, the argument will be ignored; i.e, "all values"
ko: 이 값을 매개변수로 받는 경우, 매개변수를 무시합니다. 예를 들면 "모든 값들"입니다.

en: Wildcard title
ko: 와일드카드 제목

en: The title to use for the wildcard in substitutions elsewhere.
ko: 와일드카드를 대치하기 위해 사용하는 제목입니다.

en: Action to take if argument does not validate
ko: 매개변수가 검증에 실패했을 때 실행할 액션

en: The protocols displayed here are those globally available. You may add more protocols by modifying the <em>filter_allowed_protocols</em> variable in your installation.
ko: 여기 표시된 프로토콜은 어디서든 사용할 수 있습니다. 현재 설치본의 <em>filter_allowed_protocols</em> 변수에 프로토콜을 추가할 수 있습니다.

en: Link title
ko: 링크 제목

en: Formatted html link
ko: html 링크 형식

en: Store a title, href, and attributes in the database to assemble a link.
ko: 링크를 만들기 위해 제목, 링크 주소, 속성을 데이터베이에 저장합니다.

en: URL, as plain text
ko: URL, 평문으로

en: Validate URL
ko: URL 검사

en: If checked, the URL field will be verified as a valid URL during validation.
ko: 이 설정을 사용하면 URL 필드가 유효한 URL인지 검사합니다.

en: If checked, the URL field is optional and submitting a title alone will be acceptable. If the URL is omitted, the title will be displayed as plain text.
ko: URL 필드에 입력하지 않고 제목만 입력해도 됩니다. URL을 생략하면 제목만 일반 텍스트로 표시합니다.

en: Title, as plain text
ko: 제목, 평문으로

en: Static Title
ko: 고정 제목

en: Static title
ko: 고정 제목

en: This title will always be used if &ldquo;Static Title&rdquo; is selected above.
ko: 위에서 &ldquo;고정 제목&rdquo;을 선택한 경우 항상 이 제목을 사용합니다.

en: A default title must be provided if the title is a static value.
ko: 제목이 고정 값인 경우 기본 제목을 입력해야 합니다.

en: Allow the user to enter a link 'title' attribute
ko: 사용자가 링크 'title' 속성을 입력할 수 있습니다.

en: Default link 'title' Attribute
ko: 기본 링크 'title' 속성

en: When output, links will use this "title" attribute if the user does not provide one and when different from the link text. Read <a href="http://www.w3.org/TR/WCAG10-HTML-TECHS/#links">WCAG 1.0 Guidelines</a> for links comformances. Tokens values will be evaluated.
ko: 사용자가 "title" 속성을 입력하지 않았고 링크 텍스트와 다를 때 이 속성을 사용해서 링크를 출력합니다. 링크 적합성 관련해서는 <a href="http://www.w3.org/TR/WCAG10-HTML-TECHS/#links">WCAG 1.0 Guidelines</a>을 참고하세요. 토큰을 사용할 수 있습니다.

en: Link "title" attribute
ko: 링크 "title" 속성

en: Instance settings have been set with the data from the field settings.
ko: 필드 설정 데이터로 인스턴스를 설정했습니다.
