Link checker (7.x-1.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (21 entries)

en: Save configuration
target: ذخیره پیکربندی

en: Reset to defaults
target: بازنشاندن به پیش‌فرض

en: Operations
target: عملیات

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Response
target: پاسخ

en: Settings
target: تنظیمات

en: General settings
target: تنظیمات عمومی

en: Preview
target: پیش‌نمایش

en: URL
target: نشانی

en: Error
target: خطا

en: Error handling
target: اداره خطا

en: Set @type %title to unpublished.
target: تنظیم @type %title به منتشر نشده.

en: Depends on: !dependencies
target: وابسته به: !dependencies

en: @module (<span class="admin-disabled">disabled</span>)
target: @module (<span class="admin-disabled">غیرفعال</span>)

en: @module (<span class="admin-enabled">enabled</span>)
target: @module (<span class="admin-enabled">فعال</span>)

en: Maintenance
target: تعمیر و نگهداری

en: filter
target: فیلتر

en: HTTP request status
target: وضعیت درخواست HTTP

en: Fails
target: خطاها

en: Your system or network configuration does not allow Drupal to access web pages, resulting in reduced functionality. This could be due to your webserver configuration or PHP settings, and should be resolved in order to download information about available updates, fetch aggregator feeds, sign in via OpenID, or use other network-dependent services.
target: پیکربندی سیستم شما و یا شبکه شما به دروپال اجازه دسترسی به وب را نمی‌دهد، این مورد به پیکربندی PHP یا وب سرور شما بستگی دارد، این مورد باعث کاهش توانمدی برنامه می‌شود. برای استفاده از کسب اطلاع از آخرین نسخه و به‌روز رسانی  خودکارو، کسب خبر توسط گردآورنده و ورود به سیستم با Open ID و دیگر سرویس‌های مشابه مبتنی بر شبکه لازم است.

en: Missing text format: %format.
target: قالب‌بندی متن مفقود: %format.
