Link checker (7.x-1.0-beta1) - en to hr translation catalogue (17 entries)

en: Save configuration
hr: Spremi postavke

en: Reset to defaults
hr: Povrat na zadane postavke

en: Operations
hr: Operacije

en: Disabled
hr: Onemogućeno

en: Settings
hr: Postavke

en: General settings
hr: Opće postavke

en: Preview
hr: Pregled

en: Error
hr: Greška

en: Set @type %title to unpublished.
hr: Prekini objavu @type %title.

en: Depends on: !dependencies
hr: Ovisi o: !dependencies

en: @module (<span class="admin-disabled">disabled</span>)
hr: @module (<span class="admin-disabled">onemogućen</span>)

en: @module (<span class="admin-enabled">enabled</span>)
hr: @module (<span class="admin-enabled">omogućen</span>)

en: filter
hr: pročisti

en: HTTP request status
hr: Status HTTP zahtjeva

en: Fails
hr: Neuspjesi

en: Your system or network configuration does not allow Drupal to access web pages, resulting in reduced functionality. This could be due to your webserver configuration or PHP settings, and should be resolved in order to download information about available updates, fetch aggregator feeds, sign in via OpenID, or use other network-dependent services.
hr: Vaš sustav ili mrežna konfiguracija ne dozvoljava Drupalu da pristupi web strani, što smanjuje funkcionalnost. Ovo može da bude zbog konfiguracije Vašeg web servera ili parametara PHP-a, i trebalo bi da se ispravi kako bi se preuzimale informacije o raspoloživim zakrpama, preuzimali aggregator feedovi, prijavite se preko OpenID-a ili koristite servise koji zavise od mreže.

en: Missing text format: %format.
hr: Nedostaje oblik unosa: %format.
