Link checker (7.x-1.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (35 entries)

en: Save configuration
target: Lagre innstillinger

en: Reset to defaults
target: Tilbakestill til standard

en: Operations
target: Handlinger

en: Disabled
target: Deaktivert

en: Response
target: Respons

en: Settings
target: Innstillinger

en: General settings
target: Generelle innstillinger

en: Preview
target: Forhåndsvisning

en: Error
target: Feil

en: Link checker
target: Lenkesjekker

en: Set @type %title to unpublished.
target: Sett @type %title til avpublisert.

en: Depends on: !dependencies
target: Avhengighet: !dependencies

en: @module (<span class="admin-disabled">disabled</span>)
target: @module (<span class="admin-disabled">deaktivert</span>)

en: @module (<span class="admin-enabled">enabled</span>)
target: @module (<span class="admin-enabled">aktivert</span>)

en: HTTP request status
target: Status for HTTP-forespørsler

en: Fails
target: Feiler

en: Your system or network configuration does not allow Drupal to access web pages, resulting in reduced functionality. This could be due to your webserver configuration or PHP settings, and should be resolved in order to download information about available updates, fetch aggregator feeds, sign in via OpenID, or use other network-dependent services.
target: Maskinen eller nettverkskonfigurasjonen tillater ikke Drupal for å få tilgang til andre nettsteder, noe som resulterer i redusert funksjonalitet. Det kan skyldes konfigurasjonen til vevtjeneren din eller PHP-innstillinger, og bør rettes for å laste ned informasjon om tilgjengelige oppdateringer, hente nyhetsstrømmer, logge på via OpenID, eller bruke andre nettverksbaserte tjenester.

en: This module provides an aid to finding broken links on your site. It periodically checks contents of all public nodes, tries to find any html links and check for their validity. It reports broken links through the admin interface. For more information about status codes see <a href="@rfc">Status Code Definitions</a>.
target: Denne modulen hjelper deg med å finne døde lenker på et nettsted. Den sjekker periodisk innholdet av publiserte noder, identifiserer html-lenker og sjekker at de fungerer. Døde lenker rapporteres gjennom administrator-grensesnittet. For mer informasjon om status-koderm se <a href="@rfc">Status Code Definitions</a>.

en: Broken links
target: Døde lenker

en: Broken link %link has been found.
target: Død lenke %link er funnet.

en: Shows a list of broken links in content.
target: Viser en liste med døde lenker i innholdet.

en: Check settings
target: Sjekk innstillinger

en: One node has been scanned. | @count nodes have been scanned.
target[0]: Én node har blitt skannet.
target[1]: @count noder har blitt skannet.

en: One comment has been scanned. | @count comments have been scanned.
target[0]: Én kommentar har blitt skannet.
target[1]: @count kommentarer har blitt skannet.

en: One block has been scanned. | @count blocks have been scanned.
target[0]: Én blokk har blitt skannet.
target[1]: @count blokker har blitt skannet.

en: No broken links have been found.
target: Ingen døde lenker funnet.

en: Missing text format: %format.
target: Manglende tekstformat: %format.

en: Configure the content types that should be checked for broken links and how the hypertext links will be checked and reported and repaired.
target: Konfigurer hvilke innholdstyper som skal sjekkes for døde lenker og hvordan hypertekst-lenker skal sjekket, rapportert og reparert.

en: If enabled, content with one or more broken links (status code 404) will be unpublished and moved to moderation queue for review after the number of specified checks failed. If used, it is recommended to use a value of <em>three</em> to make sure this is not only a temporarily error.
target: Dersom aktivert vil innhold med en eller flere døde lenker (status kode 404) bli avpublisert og bli flyttet til modereringskøen for vurdering etter at et visst antall lenkesjekker har returnert feil. Dersom denne innstillingen benyttes, anbefales det å bruke en verdi <em>tre</em> eller høyere, slik at ikke sider avpubliseres pga. midlertidige feil.

en: Access broken links report
target: Se på rapporten over døde lenker.

en: Allows users to access the global broken links report.
target: Tillat brukerene å se den globale rapporten over døde lenker.

en: Access own broken links report
target: Se på egen rapport over døde lenker.

en: Allows users to access their user specific broken links report.
target: Tillat brukere å se sin bruker-spesifikke rapport over døde lenker.

en: Allows users to edit broken link settings.
target: Tillat brukere å endre innstilingene for døde lenker.

en: Periodically checks for broken links in node types, blocks and fields and reports the results.
target: Sjekker periodisk for døde lenker i innholdstyper, blokker og felt, og produserer en rapport med resultatet.
