Link checker (7.x-1.0-beta1) - en to ru translation catalogue (56 entries)

en: Save configuration
ru: Сохранить конфигурацию

en: Reset to defaults
ru: Вернуться к исходным

en: Operations
ru: Операции

en: Disabled
ru: Отключено

en: Response
ru: Ответ

en: Settings
ru: Настройки

en: General settings
ru: Основные настройки

en: Preview
ru: Предпросмотр

en: Error
ru: Ошибка

en: Create redirection
ru: Создать перенаправление

en: Error handling
ru: Обработка ошибок

en: Link checker
ru: Проверка ссылок

en: Set @type %title to unpublished.
ru: Установить @type %title как неопубликованное.

en: Depends on: !dependencies
ru: Зависит от: !dependencies

en: @module (<span class="admin-disabled">disabled</span>)
ru: @module (<span class="admin-disabled">отключён</span>)

en: @module (<span class="admin-enabled">enabled</span>)
ru: @module (<span class="admin-enabled">включён</span>)

en: Maintenance
ru: Техническое обслуживание

en: filter
ru: фильтр

en: HTTP request status
ru: Статус HTTP-запросов

en: Fails
ru: Неудача

en: Your system or network configuration does not allow Drupal to access web pages, resulting in reduced functionality. This could be due to your webserver configuration or PHP settings, and should be resolved in order to download information about available updates, fetch aggregator feeds, sign in via OpenID, or use other network-dependent services.
ru: Ваша системная или сетевая конфигурация не позволяет Drupal обращаться к веб-страницам, что выражается в ограниченной функциональности. Это может происходить из-за настроек PHP и должно быть исправлено для получения информации о доступных обновлениях, сбора новостей из RSS-лент, входа по OpenID и для использования других сетевых сервисов.

en: Broken links
ru: Битые ссылки

en: Changed permanently moved link in %node from %src to %dst.
ru: Изменена окончательно перенесенная ссылка в %node с %src на %dst.

en: Changed permanently moved link in comment %comment from %src to %dst.
ru: Изменена окончательно перенесенная ссылка в комментарии %comment с %src на %dst.

en: Link %link has changed and needs to be updated.
ru: Ссылка %link изменена и должны быть обновлена.

en: Broken link %link has been found.
ru: Битые ссылки %link найдены.

en: Method HEAD is not allowed for link %link. Method has been changed to GET.
ru: Метод HEAD недопустим для ссылки %link. Метод должен быть изменен на GET.

en: Shows a list of broken links in content.
ru: Показывает список битых ссылк в материале.

en: Edit link settings
ru: Изменить параметры ссылки

en: Scan comments for links
ru: Искать ссылки в комментариях

en: Scan blocks for links
ru: Искать ссылки в блоках

en: Enable this checkbox if links in blocks should be checked.
ru: Поставьте галочку, если ссылки в блоках должны быть проверены.

en: Link extraction
ru: Извелечение ссылок

en: Extract links in <code>&lt;a&gt;</code> and <code>&lt;area&gt;</code> tags
ru: Извлекать ссылки в тегах <code>&lt;a&gt;</code> и <code>&lt;area&gt;</code>

en: Extract links in <code>&lt;embed&gt;</code> tags
ru: Извлекать ссылки в тегах <code>&lt;embed&gt;</code>

en: Enable this checkbox if links in embed tags should be extracted. This is an obsolete and non-standard element that was used for embedding plugins in past and should no longer used in modern websites.
ru: Отметьте это, если ссылки в тегах embed должны быть извлечены. Это устаревший и нестандартный элемент, который раньше использовался для вставки плагинов, и больше не должен использоваться на современных вебсайтах.

en: Check settings
ru: Настройки проверки

en: After one failed check
ru: После одной ошибки проверки

en: After two failed checks
ru: После двух ошибок проверки

en: After three failed checks
ru: После трёх ошибок проверки

en: After five failed checks
ru: После пяти ошибок проверки

en: After ten failed checks
ru: После десяти ошибок проверки

en: After one file not found error
ru: После одной файл не найден ошибки

en: After two file not found errors
ru: После двух файл не найден ошибок

en: After three file not found errors
ru: После трех файл на найден ошибок

en: After five file not found errors
ru: После пяти файл не найден ошибок

en: After ten file not found errors
ru: После десяти файл не найден ошибок

en: One HTTP status code per line, e.g. 403.
ru: Один HTTP код статуса в линию, напр. 403.

en: Comment: @title
ru: Комментарий: @title

en: Block: @title
ru: Блок: @title

en: Edit node @node
ru: Редактировать материал @node

en: Edit comment @comment
ru: Редактировать комментарий @comment

en: Edit block @block
ru: Редактировать блок @block

en: Select request method
ru: Выбор метода запроса

en: Enable this checkbox if normal hyperlinks should be extracted. The anchor element defines a hyperlink, the named target destination for a hyperlink, or both. The area element defines a hot-spot region on an image, and associates it with a hypertext link.
ru: Отметьте это, если должны быть извлечены обычные ссылки. Элементы якоря определяются в гиперссылках, названные цели назначения для гиперссылок, или и то и другое. Область элемента определяет области активного участка на изображениях и сопоставляет их с гипертекстовой ссылкой.

en: Missing text format: %format.
ru: Отсутствует текстовый формат: %format.
