Live Translation (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Status
target: Estado

en: Servers
target: Servidores

en: Unknown
target: Desconhecido

en: Module
target: Módulo

en: Up to date
target: Atualizado

en: Last update
target: Última atualização

en: No update data available
target: Não há dados disponíveis para atualização

en: Untranslated
target: Não traduzido

en: The translation import of %filename failed.
target: A importação da tradução %filename falhou.

en: Translation updates
target: Atualizações de tradução
