Live Translation (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: Unknown
target: Ukendt

en: No update data available
target: Ingen opdateringsdata tilgængelige.

en: The translation import of %filename failed.
target: Import af oversættelsen %filename mislykkedes.
