Live Translation (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Status
target: Støða

en: Unknown
target: Ókent

en: Up to date
target: Dagført

en: Last update
target: Seinasta dagføring

en: No update data available
target: Eingi dagføringardáta tøk

en: The translation import of %filename failed.
target: Tað eydnaðist ikki at flyta inn týðingina %filename.
