Live Translation (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Unknown
target: Tidak diketahui

en: Module
target: Modul

en: Up to date
target: Terkini

en: Last update
target: Pengemaskinian terakhir

en: No update data available
target: Tiada data pengemaskinian tersedia ada

en: The translation import of %filename failed.
target: Import terjemahan %filename gagal.
