Live Translation (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (11 entries)

en: Servers
target: Tjenere

en: Unknown
target: Ukjent

en: Module
target: Modul

en: Up to date
target: Oppdatert

en: Last update
target: Siste oppdatering

en: No update data available
target: Ingen oppdateringsinfo er tilgjengelige

en: Untranslated
target: Uoversatt

en: File %file already exists.
target: Fila %file finnes allerede.

en: Unable to download and save %download_link file.
target: Fila %download_link kunne ikke lastes ned og lagres.

en: The translation import of %filename failed.
target: %filename importeringen feilet.

en: Translation updates
target: Oppdatering av oversettelser
