Live Translation (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Status
target: وضعیت

en: Unknown
target: نامشخص

en: Module
target: ماژول

en: Up to date
target: به‌روز

en: Last update
target: آخرین به‌روزرسانی

en: Ok
target: تایید

en: No update data available
target: هیچ داده به‌روزرسانی وجود ندارد
