Livethemer (7.x-1.0-beta3) - en to sr translation catalogue (6 entries)

en: Item
sr: Производ

en: Size
sr: Величина

en: Menu
sr: Мени

en: Comment
sr: Коментар

en: Color
sr: Боја

en: Lists
sr: Листе
