Lndr - landing page builder (7.x-2.0-alpha1) - en to es translation catalogue (3 entries)

en: Test
es: Prueba

en: Configuring the module
es: Configurando el módulo

en: An error occurred while processing @operation with arguments : @args
es: Se ha producido un error al procesar @operation con los argumentos : @args
