Loggable (7.x-1.0) - en to vi translation catalogue (14 entries)

en: Enabled
vi: Bật

en: Types
vi: Các kiểu

en: Label
vi: Nhãn

en: Error
vi: Lỗi

en: Warning
vi: Cảnh báo

en: Domain
vi: Miền

en: Filters
vi: Các bộ lọc

en: API key
vi: khóa API

en: Info
vi: Thông tin

en: Debug
vi: Tìm lỗi

en: Add new filter
vi: Thêm bộ lọc mới

en: Connection
vi: Kết nối

en: Alert
vi: Báo động

en: Critical
vi: Nghiêm trọng
