Loggable (7.x-1.0) - en to lt translation catalogue (11 entries)

en: Enabled
lt: Įjungta

en: Types
lt: Tipai

en: Label
lt: Etiketė

en: Error
lt: Klaida

en: Warning
lt: Įspėjimas

en: Domain
lt: Domenas

en: Filters
lt: Filtrai

en: Notice
lt: Įspėjimas

en: Info
lt: Informacija

en: Debug
lt: Derinimas

en: Critical
lt: Kritinė
