Loggable (7.x-1.0) - en to nl translation catalogue (11 entries)

en: Enabled
nl: Ingeschakeld

en: Types
nl: Soorten

en: Error
nl: Fout

en: Warning
nl: Waarschuwing

en: Domain
nl: Domein

en: API key
nl: API-sleutel

en: Notice
nl: Mededeling

en: Connection
nl: Verbinding

en: Emergency
nl: Noodtoestand

en: Alert
nl: Alarm

en: Critical
nl: Kritisch
