Loggable (7.x-1.0) - en to uk translation catalogue (16 entries)

en: Enabled
uk: Увімкнено

en: Types
uk: Типи

en: Label
uk: Мітка

en: Error
uk: Помилка

en: Warning
uk: Попередження

en: Domain
uk: Домен

en: Filters
uk: Фільтри

en: API key
uk: Ключ API

en: Notice
uk: Сповіщення

en: Info
uk: Інформація

en: Debug
uk: Зневадження

en: Add new filter
uk: Додати новий фільтр

en: Connection
uk: З'єднання

en: Emergency
uk: Аварійна ситуація

en: Alert
uk: Застереження

en: Critical
uk: Критична ситуація
